00 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1- 1 - 0 . 8

S+22 (cm)- 0 . 6 - 0 . 4 - 0 . 2 0CSR 3.0Lageos [Eanes, 1995]SLR [Cheng et al., 1995]Ocean TideChapman & LindzenAtmosphereC+22 (cm)Figure 14. Comparison of S2 Tide S o l u t i o n s Satellite ObservedCSR 3.0 Plus C&L Atmosphere